yh英皇

  • 主页 > 新闻中心 > 行业新闻 >

    锰砂过滤器简介

    日期:2023-03-28浏览: 来源:yh英皇特

    一.yh英皇·(集团)有限公司-官方网站概述

          锰砂过滤器是以锰砂滤料为介质的水处理设备,在工业循环水处理系统中,主要用于去除系统中铁锰物质,净化水质;也可用于水的脱色、除味等,使水质符合使用的要求。

    二.适用范围

    1.锰砂过滤器主要应用于反渗透、电渗析、离子交换器、超滤等系统的预处理

    2.发电、化工、造纸、饮料等的原水前期过滤处理;化工厂给水的脱色、去有机物生活用水预处理

    3.游泳池用水处理

    4.循环水旁滤系统

    5.地表水、地下水降浊除色. 

    三.yh英皇·(集团)有限公司-官方网站特点

    1.独特的多滤室结构,可实现在线反冲洗(过滤、排污和反洗同时进行)。
    2.节电:出水直接供给管网,不需另设二级供水系统;具有自身反冲洗功能,不需另设反冲洗水泵。
    3.节水:本设备采用“梅花式布水器”,缩短滤层与布水管的距离,可节省大量反冲洗用水。


    QQ图片20230328140439

    在线
    咨询

    联系yh英皇

    【网站地图】【sitemap】